GerbView

The KiCad Team

Manuale di riferimento

Copyright

Questo documento è coperto dal Copyright © 2010-2015 dei suoi autori come elencati in seguito. È possibile distribuirlo e/o modificarlo nei termini sia della GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), versione 3 o successive, che della Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), versione 3.0 o successive.

Tutti i marchi registrati all’interno di questa guida appartengono ai loro legittimi proprietari.

Collaboratori

Il Team di KiCad.

Traduzione

Marco Ciampa <ciampix@libero.it>, 2014-2015.

Feedback

Si prega di inviare qualsiasi rapporto bug, suggerimento o nuova versione a:

Documentazione di KiCad: https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues

Software KiCad: https://bugs.launchpad.net/kicad

Traduzione di KiCad: https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues

Data di pubblicazione e versione del software

Pubblicato il 4 febbraio, 2015.

1. Introduzione a GerbView

GerbView è un visualizzatore di file in formato Gerber (formato RS274X) che è anche in grado di visualizzare i file forature generati da Pcbnew (in formato Excellon).

Accetta fino a 32 file contemporaneamente (Gerber e/o file forature)

I file possono essere visualizzati usando la modalità trasparenza o la modalità sovrapposta.

Per ulteriori informazioni sul formato file Gerber consultare le specifiche su The Gerber File Format Specification - Ucamco.

2. Schermo principale

3. Barra superiore

Clear all layers

Load Gerber files

Load drill files (Excellon format from Pcbnew)

Set page size for printing and show/hide page limits

Open print dialog

Zoom in and out

Refresh screen

Zoom fit in page

Layer selection

D Code selection (hight light items that use this dcode)

Info about Gerber file options loaded in the current layer

4. Barra strumenti sinistra

Grid on / off

Display polar coordinates on / off

Units selection to display coordinates

On grid cursor shape selection

Display mode selection (solid or outlines) for flashed items

Display mode selection (solid or outlines) for lines

Display mode selection (solid or outlines) for polygons

Show negative objects in ghost color

Show / hide D Codes values (for items using a dcode)

Mode used by Gerbview to show layers.

5. Comandi nella barra del menu

5.1. Menu file

È possibile caricare file Gerber e file di forature in Gerbview. C’è anche un comando ausiliario per ri-esportare i file Gerber in pcbnew. In precedenza (molto tempo fa) era anche possibile caricare i cosidetti Dcodes, ma ora sono considerati obsoleti e quindi non è più possibile.

Esportazione a Pcbnew

GerbView ha limitate capacità di esportazione di file Gerber a Pcbnew.

Il risultato finale dipende da quali caratteristiche del formato RS 274 X sono in uso nei file Gerber.

Il formato RS 274 X ha delle caratteristiche di tipo raster che non è possibile convertire (principalmente tutte le caratteristiche relative agli oggetti negativi).

Gli elementi “flash” (N.d.T. le aperture del photoplotter) sono convertiti in via.

Gli elementi linea vengono convertiti in segmenti di piste (o linee grafiche per gli strati non rame)

Così, l’usabilità del file convertito dipende molto dal modo in cui ogni file Gerber è stato creato dallo strumento di creazione di circuiti stampati in questione.

5.2. Menu preferenze

Da accesso all’editor delle scorciatoie da tastiera, e ad alcune opzioni di visualizzazione elementi.

5.3. Menu miscellanea

«Lista Dcode» mostra i Dcode in uso ed alcuni parametri dei Dcode.

«Mostra sorgente» visualizza i contenuti del file Gerber dello strato attivo in un editor di testo.

«Ripulisci strato» cancella i contenuti dello strato attivo.

6. Gestione strati

La gestione strati ha 2 scopi:

Seleziona lo strato attivo

Mostra/nascondi strati

Lo strato attivo viene disegnato dopo gli altri strati.

Durante il caricamento di un nuovo file, viene usato lo strato attivo (i nuovi dati rimpiazzano i dati precedenti)

Note:

Clic sinistro del mouse su una riga: seleziona lo strato attivo

Clic destro del mouse sul gestore degli strati: mostra/nasconde tutti gli strati

Clic centrale del mouse su un’icona: seleziona il colore dello strato.

6.1. Modalità di visualizzazione strati Gerber

Modalità «grezza» gbr_select_mode0_png

Ogni file Gerber e ogni elemento nei file viene disegnato nell’ordine in cui i file vengono caricati.

In ogni caso, lo strato attivo viene disegnato per ultimo.

Quando i file Gerber hanno elementi negativi (disegnati in nero) sono visibili degli artefatti su strati già disegnati

Modalità «sovrapposta» gbr_select_mode1_png

Ogni file Gerber viene disegnato nell’ordine in cui vengono caricati i file.

Lo strato attivo viene disegnato per ultimo.

Quando i file Gerber hanno elementi negativi (disegnati in nero) non ci sono artefatti sugli strati già disegnati, dato che questa modalità disegna ogni file in un buffer locale prima di mostrarlo sullo schermo. Gli elementi negativi non producono artefatti.

Modalità trasparenza gbr_select_mode2_png

6.2. Effetto della selezione strati sui disegni

Questo effetto è visibile solo nelle modalità grezza o sovrapposta.

Lo strato 1 (strato verde) viene disegnato dopo lo strato 2

Lo strato 2 (strato blu) viene disegnato dopo lo strato 1

7. Stampa strati

7.1. Accesso alla finestra di stampa

Per stampare gli strati, usare lo strumento print_button_png, o il menu principale (file)

Attenzione

Assicurarsi che gli elementi siano all’interno dell’area stampabile (selezionare per sheetset_png un formato pagina adatto).

Non bisogna dimenticare che i photoplotter possono usare un’area di disegno molto ampia, molto più ampia delle dimensioni pagina usate dalle stampanti)

Lo spostamento (tramite il comando sposta blocco) di interi strati è spesso necessario.

7.2. Comando sposta blocco

Si possono spostare gli elementi selezionandoli (trascinando il mouse con il tasto sinistro premuto) e poi spostando l’area selezionata sullo schermo.

Fare clic con il tasto sinistro per piazzare definitivamente l’area che si sta spostando.